LIBRARY       SFILEDLG

DESCRIPTION  'Standard File Dialog DLL'

EXETYPE      WINDOWS

STUB       'WINSTUB.EXE'

CODE       MOVEABLE DISCARDABLE
DATA       SINGLE

HEAPSIZE     2048


